par Surdan

Le bois utilisé

Diverses essences sont envisageables :

• le châtaignier : avantage : quasi imputrescible, bonne isolation, éloigne les araignées.

Inconvénient : ruche un peu lourde.

• le pin Douglas, le mélèze: avantage : quasi imputrescibles, plus légers que le

châtaignier.

• d’autres essences (pin, sapin, peuplier, etc.) peuvent convenir en les protégeant encore mieux des intempéries (plusieurs couches de peinture Thermopeint ou Lazobois ou

propolis diluée dans de l’alcool par exemple).

Il va de soi qu’il faut prendre du bois non traité.

On peut trouver tout cela à la scierie la plus proche de chez soi.

En ce qui me concerne je prends des planches de 27 mm sur 2,20 m mais on trouve aussi, pour à peine plus cher, des planches délignées de 27 x 200 x 2000.

Quantité nécessaire : Avec 8 planches on fait deux corps de ruches et deux hausses et les cadres. Soit environ 0,085 m3 ce qui va donner un prix de 15 à 30 € selon l’essence utilisée (et la marge de la scierie…).

En plus du bois il faut ajouter les vis d’assemblage (20 vis de 3 x 40 par ruche) et la quincaillerie propre à la ruche : crémaillères, poignées, entrée de ruche, attaches, pitons à vis, pointes (cf . finitions).

L’outillage nécessaire

Une dégauchisseuse raboteuse, une toupie (plateau à tenons et rainure, disque à rainer extensible) ou une défonceuse (fraises droites de 8 mm, 10mm et 12 mm), une scie circulaire, une scie cloche, une perceuse/visseuse, une mèche à chanfreiner (fraisoir Ø 3 mm), une équerre, des serre-joints.

J’utilise l’assemblage à mi-bois ou en queue d’aronde.

J’utile le montage à mi-bois plutôt qu’à queue d’aronde pour deux raisons :

• le montage à mi-bois est évidemment plus simple à réaliser !

• ce montage présente moins de jonctions bois/bois se trouvant exposées aux intempéries or c’est très souvent pas ces jonctions que s’infiltre la pluie.

Certes le montage à queue d’aronde est plus esthétique…

Pour les cadres (si vous souhaitez les faire) une lame de scie circulaire mince (2 mm).

Pour les assembler une cloueuse/agrafeuse est bien pratique mais non indispensable.

Prix de revient d’une ruche

Il faut compter entre 25 et 30 euros par ruche complète (bois et quincaillerie). On trouve, en kit, des ruches en pin pour 50 ou 60 €, c’est dire que l’économie n’est pas astronomique mais :

• Il y a le plaisir de faire soi-même et tant qu’à faire soigner la réalisation (les ruches en kit ne sont pas un modèle de travail soigné….)

• On peut choisir l’essence que l’on souhaite.

• Si l’on en fait une série cela finit par faire une réelle économie.

1/18

Document réalisé par Surdan

2011

par Surdan

Composition d’une ruche

Une ruche se compose d’un fond, d’un

corps, d’une hausse, d’un couvre

cadre, d’un toit métallique (que l’on

achètera donc ! à moins que…).

Ruche complète

Hausse avec ses cadres

A l’intérieur du corps et de la hausse

on place des cadres (ou rayons)

Les dimensions indiquées seront celles correspondant à une ruche Dadant 10 cadres.

Il existe d’autres modèles de ruches : Ruche Warré, Voirnot, Langstroth etc…. Le principe reste sensiblement le même et les dimensions sont un peu différentes.

Le modèle Dadant est le plus répandu en France.

Les dimensions intérieures, une fois le modèle choisi, sont assez impératives. Par exemple la distance entre la face intérieure du corps de la ruche et le cadre adjacent doit être bien respectée : si l’espace est trop étroit les abeilles ne peuvent pas passer, trop large elles construisent un pont de cire entre les deux et on ne peut plus retirer le cadre…

Dans la mesure du possible il faut donc respecter les dimensions intérieures à 1 mm près (voire 2 au grand maximum). Penser au confort de vos futures infatigables locataires !

2/18

Document réalisé par Surdan

2011

par Surdan

Réalisation

Le corps de la ruche

Les côtés

C’est le plus simple à réaliser : deux planches de 476 Χ 310 Χ 24

Etant donnée la largeur il vaut mieux assembler (par entures multiples par exemple) deux planches de 160 mm de large ; il y aura moins de risque de déformation.

3/18

Document réalisé par Surdan

2011

par Surdan

Les faces avant et arrière

Préparer deux planches de 430 Χ 310 Χ 24. Puis à la toupie (ou à la défonceuse) entailler de 12

sur 24 les hauteurs de 310, et de 12 sur 10 la largeur de 430.

Face du corps de ruche (intérieur)

Ensuite tracer un trait sur l’extérieur des faces avant et arrière à 12 mm du bord de la hauteur (310 mm) puis pré-percer et fraiser les trous qui recevront les vis. Compter 5 vis par arêtes.

Il est temps maintenant d’assembler le corps de la ruche.

• si un des éléments s’abîme dans le temps on pourra le changer très facilement.

• la colle, même vinylique, n’est pas forcément appréciée des abeilles … d’autant qu’avec la propolis elles colmatent le moindre interstice intérieur. On ne collera donc que le strict nécessaire.

• Enfin, ma petite expérience, me montre que les ruches tiennent très bien comme cela…

4/18

Document réalisé par Surdan

2011

par Surdan

Le fond de la ruche

Il se compose de deux assises, d’une baguette d’assise arrière, d’une planche d’envol, du pourtour en trois parties :

Fond de ruche

Les assises : (24 Χ 60 Χ 500) seront rainurées de 10 Χ 10 à 8 mm du bord supérieur.

La planche d’envol (10 Χ 140 Χ 402) . La feuillure de 2 sur 10 est faite pour recevoir le grillage qui y sera agrafé.

Planche d’envol

5/18

Document réalisé par Surdan

2011

par Surdan

Le pourtour

Le pourtour se fait à partir d’une planche de 10 Χ 60 sur environ 1,20 m que l’on coupera en trois afin de réaliser les trois pièces composant ce pourtour. La feuillure de 2 Χ 10 est faite pour recevoir le fond grillagé.

On coupera deux morceaux de 380 mm de long pour les côtés et un morceau de 402 mm pour le fond.

Le pourtour viendra se loger dans la rainure des assises.

Le pourtour vient se loger

dans l’assise

Assembler le fond : la rainure des assises est encollée, on y introduit la planche d’envol et les trois morceaux du pourtour. Equerrer et serrer avec des serre-joints. Ne pas oublier de fixer la baguette d’assise arrière (colle et/ou clous).

Fixer alors le fond grillagé à l’aide de petites

agrafes.

Grillage pour le fond de ruche : (maille de 3

mm).

Envers du fond de ruche

6/18

Document réalisé par Surdan

2011

par Surdan

Prévoir aussi, pour l’envers du fond de ruche, deux petits tasseaux de 15 Χ 20 Χ 500 et un contreplaqué de 5 Χ 380 Χ 500. Cet ensemble permettra d’obturer plus ou moins la partie grillagée en fonction de la saison : l’hiver c’est fermé, au printemps ouvert à moitié et l’été on retire totalement le contreplaqué afin que la ventilation se fasse au maximum.

Fond de ruche assemblé (il manque le gril age)

Une ruche bien aérée, c’est une des conditions pour avoir une ruche saine (lutte mécanique contre le varroa).

Les tasseaux sont simplement cloués ; prévoir un jeu d’environ 1 mm afin de permettre le coulissement du contreplaqué (on pourra paraffiner la face interne des tasseaux et le bord du contreplaqué pour faciliter le glissement).

La hausse

Schématiquement c’est un demi-corps de ruche.

Les côtés

Dimensions : 24 Χ 170 Χ 476

Après avoir découpé les deux côtés il faut

creuser les poignées sur la face extérieure. Cela

se fait avec le plateau à tenonner : largeur 16

mm longueur 70mm et profondeur d’environ

12 mm. On peut ici encore utiliser une

défonceuse en plongée.

Côté d’une hausse

avec sa poignée

7/18

Document réalisé par Surdan

2011

par Surdan

Les faces

Dimensions : 24 Χ 170 Χ 430.

.A la toupie (ou à la défonceuse) entailler de 12 sur 24 les hauteurs de 170, et de 12 sur 10 la largeur de 430.

Face (avant ou arrière) d’une hausse (intérieur)

Le couvre cadre

Couvre-cadre

Il se compose de deux côtés, de deux

faces (avant et arrière) et d’un

contreplaqué de 5mm d’épaisseur

percé d’un trou de 40 mm. Ce

contreplaqué se situe à 8 ou10 mm du

bord inférieur du couvre cadre de

façon à laisser un passage suffisant

pour les abeilles.

Les côtés du couvre cadre

Réaliser des tenons de 8 Χ 24 Χ 24. Pour cela on pourra utiliser la toupie avec le plateau à tenonner ou la défonceuse.

Sur la face interne réaliser une rainure de 5 mm de large et 5 mm de profondeur et située à 10 mm du bord inférieur. Cette rainure servira à loger le contreplaqué du couvre cadre.

8/18

Document réalisé par Surdan

2011

par Surdan

Côté du couvre-cadre

Les faces

Réaliser des mortaises ouvertes 24 Χ 8 Χ 24 à l’aide de la toupie munie du disque à rainer extensible (ou de la défonceuse).

Face du couvre-cadre

Côté du couvre-cadre

Sur la face interne réaliser une rainure de 5 mm de large et 5 mm de profondeur et située à 10

mm du bord inférieur. Cette rainure servira à loger le contreplaqué du couvre cadre.

9/18

Document réalisé par Surdan

2011

par Surdan

Face du couvre-cadre

Découper le contreplaqué aux dimensions (462 Χ 390). Faire le trou de Ø 40 en son centre à l’aide d’une scie cloche. (Ce trou servira d’accès au nourrisseur cf. Annexe)

Assembler et équerrer (colle et serre-joints).

Finitions

Nous avons maintenant réalisé la partie ‘’bois’’ de la ruche.

Il faut maintenant fixer la « quincaillerie »:

• A l’intérieur : sur les faces avant et arrière du corps de ruche et des hausses, il faut fixer les crémaillères à l’aide de petites pointes avec tête (15x1ou 18x1,5) Attention ! il faut des crémaillères 10 cadres pour le corps et 9 cadres pour les hausses (ce n’est pas le même espacement).

Les cadres reposent sur les crémaillères

fixées sur les faces avant et arrière

10/18

Document réalisé par Surdan

2011

par Surdan

• A l’extérieur : sur les côtés du corps de ruche fixer les poignées St Etienne à l’aide de vis qui sont généralement fournies avec les poignées. Elles se fixent au milieu et au 1/3

supérieur des côtés.

• Sur la face avant : fixer, à l’aide de deux pitons à vis, la porte d’entrée.

• Sur les côtés : fixer les attaches en fil pour solidariser le fond et le corps de ruche.

Tracer au crayon le milieu des côtés (fond et corps), mesurer comme indiqué ci-dessous et fixer les vis (elles sont fournies avec les attaches).

Poignée St. Etienne

Attache solidarisant

le corps et le fond

11/18

Document réalisé par Surdan

2011

par Surdan

Et alors, ça commence à ressembler à une ruche…

Mais il reste maintenant à peindre la ruche (l’extérieur uniquement !!!).

Tiens ! Mais c’est une vraie ruche !

12/18

Document réalisé par Surdan

2011

par Surdan

Et si on y mettait des abeilles ? (juste pour voir…)

Et quelques jours

plus tard….

13/18

Document réalisé par Surdan

2011

par Surdan

Et quelques mois plus

tard ….

Mais on dirait du miel !

Et, et, et …. Mais ceci est une autre histoire.

Ce dossier n’entend n’être ni exhaustif ni parfait : il a pour but d’aider quelqu’un qui souhaite se lancer dans la fabrication, en amateur, de ses propres ruches.

Ce dossier pourra être amélioré par toutes les remarques que vous voudrez bien

me faire parvenir par l’intermédiaire du forum « Les copeaux ». Je vous en

remercie par avance. Avec vos remarques et suggestions on passera alors à la

version 02 !

Par ailleurs, toujours par la même voie, vous pouvez me poser vos questions et, si je peux, j’y répondrai avec plaisir.

Bons copeaux et bon miel of course !

Texte, réalisation et crédits photographiques : D.SURDAN

Dessins effectués avec Sketchup 8.

Mise en page : BernardLimont

Relecture : Ubu

P.S : Je mets en annexe le plan d’un rehausseur de nourrisseur ainsi que les plans des cadres (de corps et de hausse) pour les courageux…

14/18

Document réalisé par Surdan

2011

par Surdan

ANNEXE

A. Rehausseur pour nourrisseur (en option)

Il peut arriver qu’il soit nécessaire de nourrir vos abeilles : à l’automne vous vous apercevez que leurs réserves sont insuffisantes pour passer l’hiver, ou bien vous recevez un essaim à un moment où la floraison est insuffisante etc. Le nourrisseur se pose sur le trou du couvre cadre.

Il existe différents modèles de nourrisseur, ils ont une hauteur de 6 à 9 cm. Il est donc judicieux de prévoir un rehausseur de 10cm de haut que l’on posera sur le couvre cadre et qui sera recouvert par le toit en métal. Ce rehausseur se fera en bois de 24 mm et l’assemblage à mi-bois comme le corps et la hausse.

B. Les cadres

Les cadres du corps de ruche

Il en faut dix par ruche.

Ils se composent de quatre pièces :

Le haut : ci-contre le haut vu à

l’envers pour montrer la rainure qui

accueillera la feuille de cire gaufrée.

Sa largeur et sa profondeur sont

d’environ 2 mm

15/18

Document réalisé par Surdan

2011

par Surdan

Haut du cadre

Les deux côtés

Remarquez que l’extrémité est plus fine : on

passe de 25 mm à 18 mm et ce sur une distance

de 3 ou 4 cm. Ce rétrécissement permet une

introduction plus facile des cadres dans le corps

de ruche. Il peut se faire à la ponceuse lapidaire

ou à la toupie avec une butée sur la joue de

sortie (dans ce cas le rétrécissement est

concave). On aura intérêt à grouper les pièces

par groupe de 5 ou plus).

Il faut maintenant percer quatre petits trous (Ø 2 mm) afin de pouvoir passer le fil inox qui sera tendu sur le cadre afin de fixer la feuille de cire gaufrée. Le premier trou se fait à 5 cm du haut, les suivants à 11 cm, 18 cm et à 25 cm. Là encore on peut grouper les pièces.

16/18

Document réalisé par Surdan

2011

par Surdan

Côté du cadre avec ses trous

Cadre avec le fil inox et la feuille de cire

Le bas

C’est une simple baguette de 18x10x415.

L’assemblage du cadre peut se faire avec un point de colle et des clous mais si l’on dispose d’une agrafeuse c’est le confort ! (Si vous envisagez d’en fabriquer beaucoup prévoyez un guide d’assemblage qui vous permettra d’aller assez vite et d’obtenir des cadres bien rectangulaires).

17/18

Document réalisé par Surdan

2011

par Surdan

Les cadres de hausse de ruche

Il en faut neuf par hausse.

Le principe est le même que précédemment mais la hauteur moitié moindre.

La partie supérieure doit aussi être rainurée pour y loger la feuille de cire gaufrée.

Il faut aussi prévoir des petits trous pour le fil inox. Il suffit de deux trous sur les côtés (le premier à 5 ou 6 cm du haut et le second à 4ou 5 cm du bas). Les côtés ne sont généralement pas rétrécis à leur extrémité inférieure.

18/18

Document réalisé par Surdan

2011

Document Outline

- Le bois utilisé

- L’outillage nécessaire

- Prix de revient d’une ruche

- Composition d’une ruche

- Réalisation

- Le corps de la ruche

- Les côtés

- Les faces avant et arrière

- Le fond de la ruche

- Le pourtour

- La hausse

- Les côtés

- Les faces

- Le couvre cadre

- Les côtés du couvre cadre

- Les faces

- Finitions

- A. Rehausseur pour nourrisseur (en option)

- B. Les cadres

- Les cadres du corps de ruche

- Les deux côtés

- Le bas

- Les cadres de hausse de ruche

Table of Contents

Le bois utilisé

L’outillage nécessaire

Prix de revient d’une ruche

Composition d’une ruche

Réalisation

Le corps de la ruche

Les côtés

Les faces avant et arrière

Le fond de la ruche

Le pourtour

Les côtés

Les faces avant et arrière

Le fond de la ruche

Le pourtour

Le corps de la ruche

Les côtés

Les faces avant et arrière

Le fond de la ruche

Le pourtour

Les côtés

Les faces avant et arrière

Le fond de la ruche

Le pourtour

La hausse

Les côtés

Les faces

Le couvre cadre

Les côtés du couvre cadre

Les faces

Les côtés du couvre cadre

Les faces

Les côtés

Les faces

Le couvre cadre

Les côtés du couvre cadre

Les faces

Les côtés du couvre cadre

Les faces

Finitions

A. Rehausseur pour nourrisseur (en option)

B. Les cadres

Les cadres du corps de ruche

Les deux côtés

Le bas

Les cadres de hausse de ruche

Les cadres du corps de ruche

Les deux côtés

Le bas

Les cadres de hausse de ruche