Mars 2006

Ce guide a été réalisé par la Caisse Régionale d’Assurance Maladie

et les Services de Santé au Travail de la région des Pays de la Loire.

Il comprend :

les principes de l’évaluation des risques,

une méthode simple d’évaluation,

la liste des unités de travail les plus fréquentes

S M I

dans votre activité,

CHÂTE AUBR IANT

un exemple de « grille » d’évaluation

pour une unité de travail,

quelques exemples de dangers

et de mesures de prévention,

une grille d’évaluation vierge à photocopier pour vous permettre

de rédiger votre « document unique ».

Nota : ce guide d’évaluation des risques est destiné aux entreprises

du bâtiment intervenant dans la construction, la

rénovation et la maintenance de logements individuels, de

petits collectifs ou petits locaux industriels ou commerciaux.

Il ne concerne pas les travaux de construction de ligne

d’électricité de puissance ou de courant faible.

1

PRINCIPES

Le décret du 5 novembre 2001 impose aux entreprises de réaliser l'évaluation des risques

professionnels et de la formaliser dans un document unique (support papier ou informatique).

Il ne s'agit que d'une étape dans un processus global précisé par la loi du 31 décembre 1991.

Quelle que soit la méthode employée par l'entreprise pour évaluer ses risques professionnels,

la clé du succès passe par le respect de quelques principes de base.

L'évaluation n'est pas une fin en soi

L'évaluation des risques professionnels sert à planifier des actions de

prévention dans l’entreprise, en tenant compte des priorités.

La maîtrise de l'évaluation appartient à l'entreprise

Même si vous avez recours à des conseils extérieurs, les décisions finales

et les mesures à prendre pour maîtriser vos risques vous appartiennent.

L'évaluation des risques est une démarche collective

Les salariés eux-mêmes sont souvent les mieux placés pour connaître

les situations dangereuses. Il est donc nécessaire de les associer à la

démarche pour mieux prendre en compte la réalité du travail.

L'évaluation n'est pas une démarche éphémère

L'évaluation doit être continue dans l'entreprise et faire l'objet de mises

à jour annuelles ou à l’occasion de modification de la production,

d’agrandissement des locaux, …

teinte à la santé

ge

Lésion ou at

Vocabulaire

ovoquer un domma

ge :

Domma

Cause capable de pr

anger

ges potentiels

Danger :

anger

ravité des domma

alariés à un d

Situation dangereuse :

Salarié en présence d'un d

Combinaison de la g

réquence d'exposition des s

et de la f

Risque :

2

MÉTHODE

Faire l'inventaire

des unités de travail dans l'entreprise (postes, familles de postes, métiers

ou lieux de travail…).

Identifier

les situations dangereuses liées à chaque unité de travail.

Estimer

pour chaque situation dangereuse :

La gravité des dommages potentiels

1. Faible

Accident ou maladie sans arrêt de travail

2. Moyenne

Accident ou maladie avec arrêt de travail

3. Grave

Accident ou maladie avec incapacité permanente partielle

4. Très grave

Accident ou maladie mortel

La fréquence d'exposition des salariés aux dangers

1. Faible

Exposition de l'ordre de une fois par an

2. Moyenne

Exposition de l'ordre de une fois par mois

3. Fréquente

Exposition de l'ordre de une fois par semaine

4. Très fréquente Exposition quotidienne ou permanente

Hiérarchiser

les risques pour déterminer les priorités du plan d'actions :

Gravité des dommages

Très grave

4

Priorité 1

Grave

3

Moyenne

2

Priorité 2

Faible

1

Priorité 3

Fréquence d’exposition

1

2

3

4

Faible

Moyenne

Fréquente

Très fréquente

dies, accidents et

réquence

ravité et de f

ques

helles de g

activité

Remar

rer votre réflexion, vous pouvez examiner les mala n fonction de l’enseignée

Pour démar

rille d’évaluation r otre

incidents survenus dans votre entreprise. Les éc e indicatif et peuvent être adaptées e

our rédiger v

sont données à titrntreprise. À titre d’exemple, une g aille de l'e

et de la t

est proposée. Vous pouvez vous inspirer de cet exemple p

.

document unique

3

UNITÉS DE TRAVAIL

ET PRINCIPAUX RISQUES

Liste des unités de travail

1

Préparation du matériel en atelier

2

Circulation et déplacements (transport de matériel et de personnel)

3

Préparation de plates-formes de travail (Montage d'échafaudages, installation de nacelles,

réalisation d'accès en toitures)

4

Dépose de l'existant

5

Incorporations, réservations, passage de tuyaux et canalisations et préparation de

planchers chauffants ou isolants

6

Pose de cheminements (chemins, goulottes…), pose de tuyaux, (en intérieur, à l'extérieur,

en vide-sanitaire)

7

Réalisation des raccordements et pose appareillage et équipement sanitaire

8

Consignations, essais, mise sous pression

9

Nettoyage et évacuation des déchets

10

Préparation, fabrication, stockage des produits

11

Installation et entretien des systèmes de chauffage et climatisation

Liste des principaux risques

Risque de chute de plain pied .....................................................................................

page 6

Risque de chute de hauteur .........................................................................................

page 6 à 8

Risque lié aux manutentions manuelles et aux gestes et postures .............

page 9

Risque lié aux circulations ..........................................................................................

page 10

Risque lié aux manutentions mécanisées ..............................................................

page 11

Risques toxique et biologique ....................................................................................

page 11 à 13

Risque lié à l'incendie et à l'explosion ....................................................................

page 14

Risque lié au manque d'hygiène ...............................................................................

page 15

Risque lié à l'électricité ..................................................................................................

page 16

Risque lié aux machines (dont vibrations, bruit,...) et aux outils manuels

page 17

Risque lié aux ambiances thermiques et lumineuses .....................................

page 18

Risque lié à la co-activité entre entreprises ..........................................................

page 19

Risque lié à l'organisation du travail ......................................................................

page 20

Autres (la liste proposée n'est pas exhautive) ....................................................

4

GRILLE D’ÉVALUATION

Unité de travail :

Pose équipements sanitaires

Niveau de gravité

Date :

16/12/05

Très grave

4

Priorité 1

Grave

3

Moyenne

2

Priorité 2

Rédacteurs :

P. DUPONT ET B. DURANT

Faible

1

Priorité 3

Fréquence

1

2

3

4

Très Improbable

Probable

Très

Nbre de salariés :

5

Risques

Niveaux

Mesures de prévention

Situations dangereuses

Dommages éventuels

Gravité Fréqu.

priorité

existantes

à proposer

Travail sur échafaudage de

Traumatismes liés à une

4

3

1

Mise à disposition de

Utilisation d’échafau-

pied : montage et démon-

chute avec dénivellation.

harnais antichutes.

dages à montage en

tage.

sécurité.

5

Travaux en intérieur : travail

Hygromas (genou).

2

4

2

Aucune.

Alterner les tâches.

au sol

Lésions chroniques du

Porter les EPI adaptés

ménisque.

(coussins, Hygrovet).

Document réalisé par la CRAM et les Services de Santé au Travail de la région des Pays de la Loire.

Le

de chute de plain-pied

C'est un risque de blessure causée par la chute de plain-pied ou de hauteur d'une personne. La blessure peut résulter de la chute elle-même ou du heurt d'un appareil ou de mobilier.

dangers et/ou

Exemples

mesures de prévention

situations dangereuses

Sols glissants

Porter des chaussures de sécu-

(conditions climatiques, milieu

rité à semelles antidérapantes

de l'intervention, sol discontinu,

Baliser les zones à risques

obstacles/poutres en vide-

sanitaires…)

Ranger, nettoyer, mettre à

niveau les accès provisoires

Sols et zones de travail

encombrés

Organiser préalablement le

chantier (en particulier avec

Poste de travail et zones

le client, le Coordonnateur SPS,

de circulations insuffisamment

le Maître d'œuvre et l'entreprise

éclairés

de gros-oeuvre)

Mettre en place des chemi-

nements sur les treillis soudés

notamment

Limiter les longueurs de

rallonges électriques

Mettre en place un éclairage

d'appoint (Très Basse Tension

si espace confiné)

Le

de chute de hauteur

C'est un risque de blessure causée par la chute de hauteur d'une personne (est considérée comme travail en hauteur toute activité qui im-plique de ne plus avoir les pieds au sol : escabeau , échelle, nacelle…. ) dangers et/ou

Exemples

mesures de prévention

situations dangereuses

Utilisation d'une échelle

L'échelle est un moyen d'ac-

cès et non un poste de travail

Utiliser en priorité un échafau-

dage, une Plate-forme Indivi-

duelle Roulante Légère (PIRL),

une nacelle comme poste de

travail. L'échelle ne peut être

utilisée comme poste de

travail que dans le cas où tout

autre moyen est technique-

ment impossible ou si le risque

est faible, de courte durée et

non répétitif

6

Le

de chute de hauteur (suite)

dangers et/ou

Exemples

mesures de prévention

situations dangereuses

Pour les accès, utiliser des

échelles amarrées, en bon

état, correctement position-

nées et stabilisées

Utilisation de tout type

Utiliser du matériel adapté

d'échafaudage

(hauteur, charges admis-

sibles, ...)

Mettre en place et maintenir

les garde-corps et les plinthes

Utiliser des échelles d'accès

intérieur et des trappes

Former le personnel au mon-

tage des échafaudages ou

sous-traiter cette prestation

(avec réception des écha-

faudages montés par des tiers)

Former le personnel à l'utili-

sation des échafaudages

Vérifier périodiquement les

échafaudages

Conserver les notices

d'utilisation et les documents

de conformité sur le chantier

Utilisation d'échafaudage de

Privilégier le matériel à

pied

montage en sécurité

Stabiliser les échafaudages

Utiliser des plateaux appropriés

Utilisation d'échafaudage

Assurer la stabilisation : placer

roulant

les jambes de force, bloquer

les roues

Ne pas déplacer avec un

salarié sur l'échafaudage

Ne pas déplacer l'échafau-

dage à proximité de lignes

électriques sous tension et

respecter les distances de

sécurité

Prévoir un plateau inter-

médiaire tous les 3,00 m

7

Le

de chute de hauteur (suite)

dangers et/ou

Exemples

mesures de prévention

situations dangereuses

Utilisation de nacelles

Vérifier la portance du sol,

(plateformes élévatrices

le matériel et les chemine-

mobiles de personnel)

ments (risque de renversement

de nacelles aux abords des

ouvertures dans les planchers

et trémies, réservations)

Former les salariés à l'utilisation

des nacelles (CACES PEMP)

Vérifier périodiquement le

matériel avec les charges

appropriées

Conserver les notices d'utili-

sation et les documents de

conformité avec les nacelles

Configuration du bâtiment

Mettre en place et maintenir

- trémies, gaines techniques,

les :

réservations

- garde-corps

- escaliers

- platelages de travail ou de

- cages d'ascenseurs

circulation

- balcons

- balisages

- baies, toitures, lanterneaux

- filets

- toitures en matériaux fragiles

- ...

Utiliser des harnais et des lignes

Éléments de construction

de vie pour mettre en place

- Banches

et déposer des protections

- Rives de planchers

collectives. Interdire l'accès

aux zones non sécurisées

8

Le

lié aux manutentions manuelles et aux gestes et postures de travail

C'est un risque de blessure et dans certaines conditions, de maladie professionnelle consécutive à des efforts physiques, des écrasements, des chocs, des gestes répétitifs, des mauvaises postures.

dangers et/ou

Exemples

mesures de prévention

situations dangereuses

Chargement/déchargement

Privilégier les quais de

véhicules

chargement

Utiliser des chariots de type

gerbeur, transpalette élévateur

à levée rapide…

Manutentions matériaux/

Favoriser les installations au sol

matériels dans les étages

(ex : chaudière, groupe

extérieur de climatiseur,…)

Utiliser des conditionnements

ne dépassant pas la masse

des charges recommandées

(15 kg/femmes, 25 kg/hommes)

Utiliser des monte-matériaux,

les ascenseurs (mise en

service anticipée), recettes

extérieures…

Utiliser des chariots, diables,

lève-chauffe-eau …

Utiliser des porte-bouteilles

à 3 roues (escaliers)

Manutention d'éléments

Utiliser des potences avec

d'échafaudage

corde et poulies et crochets

de sécurité, treuils

Privilégier les matériaux légers :

tubes aluminium, plateaux

alu-bois

Contraintes posturales (rachis,

Privilégier les appareillages

coudes, épaules, genoux …) et

pré-câblés, à connexion

gestes répétitifs des membres

rapide et mise en place rapide

supérieurs

(demander gabarit ergono-

mique pour emplacement

des appareils, montage et

maintenance…)

Alterner les tâches et porter

les EPI adaptés (coussins,

Hygrovet)

Former à la manutention

manuelle (stages Gestes et

Postures)

9

Le

lié aux circulations

C'est un risque de blessure résultant d'un accident de circulation à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise.

dangers et/ou

Exemples

mesures de prévention

situations dangereuses

Utilisation de véhicules :

Véhicules en bon état,

fourgons, camionnettes, engins

séparation matériel/personnel,

de manutention,... sur la voie

extincteur vérifié, trousse

publique et sur les chantiers

de secours, lampe électrique,

triangle de sécurité, baudriers

fluorescents

Arrimer les charges

Ne pas surcharger

Respecter les règles et

les plans de circulation

Ne pas utiliser de téléphones

portables en conduisant

Former les conducteurs :

conduite sur sols glissants,

freinage d'urgence

Consommation de boissons

Voir fiche sur le risque lié au

alcoolisées, de drogues,

manque d'hygiène

de médicaments

Circulation à pied sur les

Chemins de circulation

chantiers

dégagés de tout obstacle,

délimités, éclairés, protégés

contre les chutes de hauteur,

les chutes d'objets et,

si nécessaire, balisés

10

Le

lié aux manutentions mécanisées

Ce risque concerne toute manutention à l'exclusion des manutentions manuelles (voir point n° 3). Le risque peut être lié à la circulation ou au fonctionnement de l'engin, à la charge manutentionnée et à l'environnement.

dangers et/ou

Exemples

mesures de prévention

situations dangereuses

Utilisation de treuils électriques

Vérifier la résistance des

sur potence

appuis : allèges, balcons,...

Vérifier périodiquement les

treuils

Utilisation de poulies fixées sur

Limiter la charge à 50 daN

échafaudage

et renforcer l'ossature si

nécessaire

Utilisation de chariots auto-

Former et habiliter le personnel

moteurs de manutention

(CACES)

Vérifier périodiquement le

chariot

Utilisation de monte-matériaux

Vérifier périodiquement le

monte-matériaux

Arrimer les charges

Le

toxique et biologique

Risque toxique : c'est un risque d'intoxication, d'allergie, de brûlure par inhalation, ingestion ou contact cutané de produits mis en œuvre ou émis sous forme de gaz, de particules solides ou liquides. Il peut en résulter des maladies professionnelles.

Risque biologique : c'est un risque d'infection ou d'allergie lié à l'exposition à des agents biologiques.

dangers et/ou

Exemples

mesures de prévention

situations dangereuses

Utilisation de produits dange-

Mettre en œuvre les dispo-

reux (décapants, dégrippants,

sitions prévues par la fiche

peintures, solvants…)

sur le risque lié au manque

d'hygiène

Informer le personnel de la

signification de l'étiquetage

des produits dangereux

11

Le

toxique et biologique (suite)

dangers et/ou

Exemples

mesures de prévention

situations dangereuses

N'utiliser que des condition-

nements portant un étique-

tage pour ces produits

Exiger des fournisseurs les

Fiches de Données de Sécurité

correspondant à chaque

produit utilisé et les transmettre

au médecin du travail

Élaborer et mettre à jour

les notices de postes et

fiches d'exposition

(voir votre Médecin du Travail)

Étiqueter en cas de

re-conditionnement et éviter

de transvaser dans des bou-

teilles et bocaux alimentaires

Ingestion accidentelle de

S'informer auprès du maître

plomb ou de métaux lourds

d'ouvrage/du client, de la

(manipulation ou utilisation

présence éventuelle de pro-

de matériaux, décapage

duits dangereux avant tout

de peintures anciennes…)

travail dans les bâtiments

concernés (pour le plomb,

recherche et contrôles obliga-

toires pour le propriétaire)

Ne pas manger, boire, fumer

au poste de travail

Avoir une bonne hygiène des

mains et des ongles (ne pas

se ronger les ongles, éviter

le contact main/bouche)

Contact cutané direct

Éviter le contact direct avec

(brûlures, irritations, allergies…)

les produits (port de gants,

vêtements à manches

longues)

Ne pas utiliser de détergents

agressifs, de solvants, de pierre

ponce pour le nettoyage des

mains : utiliser des savons

adaptés

Projections oculaires

Porter des lunettes de

protection

12

Le

toxique et biologique (suite)

dangers et/ou

Exemples

mesures de prévention

situations dangereuses

Inhalation de :

S'informer de la présence

- Solvants contenus dans les

éventuelle de produits

colles, décapants, prépa-

dangereux avant tout travail

rations de supports…

dans les bâtiments concernés

(vertiges, malaises)

(pour l'amiante recherche

et contrôles obligatoires pour

- Fumées de soudage

(fièvre des métaux…)

le propriétaire. Si absence

d'informations, relancer

- Suie

le client/Maître d'ouvrage)

- Silice lors de perforation des

murs et/ou planchers béton

Limiter les émissions de produits

(trouble respiratoire, fibrose…)

dangereux (confinement, net-

toyage, méthode de travail, …)

- Amiante, joints, tresses,

ou intervenir après dépollution

calorifugeage, flocage,

par entreprise spécialisée

fibrociment… (asbestose)

- Fibres céramiques

Dans les endroits clos et/

ou confinés, pratiquer une

ventilation naturelle ou

mécanique

Utiliser des protections

respiratoires : cagoules

à adduction d'air ou masques

avec élément filtrant adapté

au produit utilisé (TMP 3 pour

l'amiante)

Ne pas affecter ou maintenir

les femmes enceintes ou

allaitant à des postes de travail

où sont utilisés des produits

toxiques pour la reproduction

Agents biologiques et risques

Porter des gants et masques

infectieux : eaux usées, vide-

adaptés...

sanitaires, maintenance de

Vaccinations adaptées

climatisation

et mise à jour

Coupures, blessures (tétanos)

Mettre à disposition des

Légionelle : installation

trousses de premiers soins

et maintenance d'appareils

pour chaque équipe

de climatisation

(produit désinfectant)

(infection pulmonaire)

Contacts eaux souillées

(leptospirose, hépatite A…)

13

Le

lié à l'incendie et à l'explosion

C'est un risque grave de brûlures ou de blessures de personnes consécutives à un incendie ou à une explosion. Ils peuvent entraîner des dégâts matériels.

dangers et/ou

Exemples

mesures de prévention

situations dangereuses

Incendie/explosion dus à une

Repérer les concentrations

forte concentration de produits

avant d'intervenir dans une

(fioul, solvants…), à l'augmen-

pièce, ventiler

tation de l'oxygène lors de

Prévoir un permis de feu si

l'oxycoupage, ou lors d'inter-

nécessaire

ventions au voisinage de cuves

sous pression

Dans les endroits clos et/

ou confinés, y compris dans

les véhicules, pratiquer une

ventilation naturelle ou

mécanique

Utiliser des cuves ou des bou-

teilles en bon état, vérifiées

régulièrement, fixées, calées

en bonne position…

Utiliser du matériel performant

(clapets intégrés sur chalu-

meau, système Altop sur

bouteilles…)

Prévoir des locaux de

stockage adaptés et spéci-

fiques pour les produits

(notamment bouteilles

de gaz) ; mettre en place

des bacs de rétention

En cas de transvasement,

respecter l'étiquetage

Prévoir des extincteurs adaptés

aux produits utilisés, (au plus

près de la source de chaleur

ou de la flamme), en nombre

suffisant et vérifiés périodi-

quement (tous les ans)

Former le personnel à la lutte

anti-incendie

Ne pas fumer

Asphyxie ; retrait d'appareil

Mesurer les concentrations

gaz ou dépannage sur fuite,

avant d'intervenir, ventiler

utilisation de groupes élec-

trogènes en milieu confiné

14

Le

lié au manque d'hygiène

Ce sont des risques sanitaires liés au non respect des règles d'hygiène élémentaires.

dangers et/ou

Exemples

mesures de prévention

situations dangereuses

Voir risques chimiques et

Prévoir vestiaires, WC, lavabos

infectieux (voir tableau 6)

avec eau chaude et eau

froide, douches, réfectoire

nettoyés régulièrement dans :

- bungalows ou remorques

de chantiers aménagés,

isolés et ventilés

- Pièces de bâtiments en

chantier spécialement amé-

nagées (éclairage, venti-

lation, armoires, sanitaires)

Changer fréquemment de

vêtements de travail. Net-

toyage assuré par employeur

Ne pas fumer, ne pas manger

sur les zones de travail et/

ou de stockage des produits

Utiliser des savons

de nettoyage adaptés,

des essuie-mains jetables

Pratiquer une bonne hygiène

corporelle (lavage des mains

avant d'aller aux WC et

avant les repas)

Différencier les installations

sanitaires hommes/femmes

Mettre de l'eau potable

à disposition des salariés

en quantité suffisante

(3 litres minimum par jour

et par personne)

Consommation de boissons

Informer les salariés sur

alcoolisées, de drogues,

les risques liés à ces produits

médicaments

(dépendance, diminution

de la vigilance), notamment

les conducteurs de véhicules

ou d'engins

15

Le

lié à l'électricité

C'est un risque de brûlure ou d'électrisation consécutive à un contact avec un conducteur électrique ou une partie métallique sous tension.

dangers et/ou

Exemples

mesures de prévention

situations dangereuses

Contacts directs avec des

Consulter le DIUO, identifier et

conducteurs ou des pièces

repérer les passages de câbles

isolés ou non isolés sous tension

électriques dans les cloisons,

(lignes EDF, câbles existants

les planchers

dans parois, murs, planchers…)

Mise hors tension du réseau

- lors de travail à proximité

par l'exploitant avec

sur des échafaudages,

consignation

des nacelles

- lors du déplacement

Faire gainer les conducteurs

d'échafaudage roulant

par l'exploitant (Basse Tension)

- lors de perçage, saignées

Baliser

Habiliter le personnel dans

le cadre de l'UTE C 18-510

Contacts indirects

Utiliser un disjoncteur

(avec du matériel défectueux,

différentiel 30 mA en amont

ayant un mauvais isolement…)

du matériel électrique utilisé

S'assurer que l'installation élec-

trique provisoire a bien été vé-

rifiée par un organisme agréé

(voir rapport sur chantier)

Maintenir l'outillage et les

rallonges en bon état

Ne pas utiliser de « bala-

deuses » avec ampoules

non protégées

Ne pas utiliser de prolon-

gateurs électriques enroulés,

avoir des connexions moulées

normalisées

16

Le

lié aux machines (dont vibrations, bruit,…) et aux outils manuels

Ce sont des risques de blessure par l'action mécanique (coupure, écrasement...) d'une machine, d'un outil portatif ou à main.

dangers et/ou

Exemples

mesures de prévention

situations dangereuses

Bruit : utilisation de groupes

Éloigner les sources de bruit,

électrogènes, compresseurs

placer les appareils à

l'extérieur

Bruit : utilisation de machines

Utiliser des EPI

portatives, de chalumeaux,

(protections auditives)

véhicules ou engins, milieu

ambiant bruyant…

Vibrations : utilisation de perfo-

Alterner les tâches, faire des

rateur, brise-béton, meuleuses,

pauses, utiliser des outils anti-

scies…

vibratiles

Utilisation possible de gants

anti-vibratiles pour les

meuleuses ou les scies…

Postes à souder : risque de

Porter lunettes ou masque

conjonctivite et de coup d'arc

adapté (photosensibles)

Machines semi-mobiles et

Utiliser des machines adaptées

portatives : risque de contact

au travail à réaliser et con-

accidentel avec les organes

formes (marquage CE)

de travail (outil, cylindre, foret,

Respecter la notice

disque…)

d'instructions

Ne pas démonter les

protecteurs

Utiliser des EPI

(gants, lunettes…)

17

Le

lié aux ambiances thermiques et lumineuses Risque/ambiances thermiques : c'est une source d'inconfort, qui peut conduire à une baisse de vigilance ou de précision des gestes qui augmente le risque d'accident et qui peut conduire à un coup de chaleur ou une hypothermie parfois mortelle.

Risque/ambiances lumineuses : c'est un risque d'inconfort ou d'accident du travail consécutif à un éclairage inadapté.

dangers et/ou

Exemples

mesures de prévention

situations dangereuses

Exposition aux intempéries

Fournir des vêtements de tra-

(températures extrêmes

vail spécifiques (gilets chauds,

chaudes ou froides)

tee-shirts, casquettes, …)

Ne pas travailler torse nu

Adapter les horaires de travail

Fournir de l'eau potable

fraîche (3 l minimum/jour/

personne)

Aérer/ventiler les locaux de

travail

Poste de travail et voies de

Prévoir un éclairage provisoire

circulations insuffisamment

de chantier

éclairés

En atelier : privilégier un

éclairage naturel et compléter

par un éclairage artificiel

suffisant

18

Le

lié à la co-activité entre entreprises

C'est un risque d'accident lié à l'intervention d'une entreprise intervenante (EI) utilisatrice (EU) : co-activité et méconnaissance des risques liés à l'activité de l'autre entreprise.

dangers et/ou

Exemples

mesures de prévention

situations dangereuses

Co-activité entre entreprises

Pour les gros chantiers et/

ou des chantiers présentant

des risques particuliers (travaux

en hauteur, …) : respecter

le Plan Général de Coordi-

nation (PGC), établir un Plan

Particulier de Sécurité et de

Protection de la Santé (PPSPS)

Pour les interventions dans

une entreprise (usine, dépôt,

bureaux…) se concerter avec

le client et avec les autres

entreprises intervenantes

(Plan de Prévention)

Prévoir des délais d'exécution

raisonnables

Préparer les interventions en

amont

Intervention pour dépannage

Mettre en place des procé-

dans chaufferie (risque brûlure,

dures de consignation

noyade,…)

19

Le

lié à l'organisation du travail

C'est un risque de retentissement de l'organisation du travail sur l'état physique et mental du salarié.

dangers et/ou

Exemples

mesures de prévention

situations dangereuses

Organisation du travail

Former tous les salariés, y

compris les intérimaires aux

techniques et à la prévention

des risques spécifiques à

l'entreprise et aux chantiers

Accueillir les nouveaux

embauchés et les intérimaires

(livret d'accueil)

Utiliser du matériel adapté

et en quantités suffisantes

Ne pas procéder au travail

à la tâche

Faire passer les visites médi-

cales (penser aux visites

de reprise dans les délais

réglementaires)

Consulter les salariés sur

les procédés de travail,

les méthodes utilisées, les

moyens mis en œuvre

Reconnaître le travail effectué

et les acquis de l'expérience

Tenir compte des remontées

d'expérience du terrain

Organisation des secours

Formaliser pour chaque

chantier la procédure

d'urgence en cas d'accident

Former ou recycler chaque

année les Sauveteurs

Secouristes du Travail

Mettre à disposition des

salariés une trousse de premier

secours en concertation avec

le médecin du travail, vérifier

régulièrement leur contenu

Prévoir des moyens de

communication (téléphone)

20

GRILLE D’ÉVALUATION

Unité de travail :

Gravité des dommages

Date :

Très grave

4

Priorité 1

Grave

3

Moyenne

2

Priorité 2

Rédacteurs :

Faible

1

Priorité 3

Fréquence d’exposition

1

2

3

4

Faible

Moyenne

Fréquente

Très fréquente

Nbre de salariés :

Risques

Niveaux

Mesures de prévention

Situations dangereuses

Dommages éventuels

Gravité Fréqu.

priorité

existantes

à proposer

Document réalisé par la CRAM et les Services de Santé au Travail de la région des Pays de la Loire.

CRAM DES PAYS DE LA LOIRE

2, place de Bretagne

44932 Nantes cedex 9

www.cram-pl.fr

Téléphone 02 51 72 84 00

Télécopie 02 51 82 31 62